% 物理学会講演概要集原稿用テンプレート
%		by Hitoshi Nakahara, nakahara@nuqe.nagoya-u.ac.jp
%		Created: 2004/1/7
%		Last Modified: 2004/1/15
%
% ※ 本ファイルの配布、改変等は自由に行っていただいて構いません。
% ※ 作者は本ファイルの動作を保証するものではありません。
% ※ 自らの責任に於いて使用してください。
% ※ 内容に関する質問にはお答えできないことがあります。

\documentclass[12pt, a4paper]{jarticle}
\usepackage{citesort}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}		% 図を入れるときに使用
\usepackage{wrapfig}		% 図の周りに本文を流し込みたいときに使用
% 使用例
% \begin{wrapfigure}{r}{8cm}
% \includegraphics[width=8cm]{apparatus.eps}
% \caption{これは図のキャプションです。}
% \end{wrapfigure}
% 流し込みたい段落が続く...

%%%%% 以下のヘッダ項目を変更してください (前後に余分なスペースは入れないでください)
%% 必要に応じて改行 "\\" 等のコマンドを含めて構いません

\newcommand{\講演番号}
{27pPS-22}

\newcommand{\講演題目}
{Ag/Si(111)$\sqrt3\times\sqrt3$表面の低温構造の解析 II}

\newcommand{\英文題目}
{Structural Analysis on Ag/Si(111)$\sqrt3\times\sqrt3$ Surface at Low Temperature II}

\newcommand{\和文所属}
{名大院工}

\newcommand{\和文氏名}
{中原 仁、鈴木 猛司、一宮 彪彦}

\newcommand{\英文所属}
{Department of Quantum Engineering, Nagoya University}

\newcommand{\英文氏名}
{H. Nakahara, T. Suzuki and A. Ichimiya}

%% ヘッダ項目、ここまで

%%%%% 新規変数の定義、変更しないでください
\newlength\題目幅
\newlength\ヘッダ項目間隔
\newlength\所属インデント
\newlength\和文氏名インデント
\newlength\英文氏名インデント
\newlength\最小所属氏名間隔
\newlength\ヘッダ行間隔
\newlength\本文行間隔
\newlength\上端余白
\newlength\左端余白
\newlength\idWidth
\newlength\titleNoSpacing
\newlength\autherWidth
\newlength\affilWidthJ
\newlength\affilWidthE
\newcount\crAuthorJ
\newcount\crAuthorE
\newcount\和文氏名を右揃
\newcount\英文氏名を右揃

%%%%% 以下の数値は適宜変更してください
\setlength\題目幅{127mm}				% 題目の幅、125〜130mmが適切です
\setlength\所属インデント{17mm}			% 左端から所属を開始する位置までの長さ、15〜20mmが適切です
\setlength\和文氏名インデント{70mm}		% 和文氏名の開始位置 (所属インデント位置からの長さ)
\setlength\英文氏名インデント{70mm}		% 英文氏名の開始位置 (所属インデント位置からの長さ)
\setlength\最小所属氏名間隔{1ex}			% 氏名と所属の間の最小間隔 (これ以下になると氏名を改行します)
\setlength\ヘッダ行間隔{6mm plus .3mm minus .3mm}		% ヘッダ項目の行間、6〜7mmが適切です
\setlength\ヘッダ項目間隔{1.5mm}						% ヘッダ項目間に追加する間隔、1〜2mmが適切です
\setlength\本文行間隔{7.5mm plus .5mm minus 1mm}		% 本文の行間、7〜8mmが適切です
\setlength\上端余白{12mm}							% 出力機器に依存します
\setlength\左端余白{16.5mm}							% 出力機器に依存します
\和文氏名を右揃 = 0						% 和文氏名を右寄せにするときは1、インデント位置に揃えるときは0
\英文氏名を右揃 = 0						% 英文氏名を右寄せにするときは1、インデント位置に揃えるときは0

%%%%% ここから本文入力位置までは通常は変更の必要はありません

\setlength{\textwidth}{168mm}	% 印刷領域の幅
\setlength{\textheight}{254mm}	% 印刷領域の高さ
\setlength{\topmargin}{-1in}
\setlength{\headheight}{0mm}
\setlength{\textfloatsep}{4mm}	% 図と文章のマージン
\setlength{\idWidth}{30mm}		% 講演番号の幅
\crAuthorJ = 0
\crAuthorE = 0

%%%%% 必要な間隔を計算
\setlength{\headsep}{\上端余白}
\setlength{\oddsidemargin}{-1in}
\addtolength{\oddsidemargin}{\左端余白}
\setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}
\setlength{\titleNoSpacing}{\textwidth}
\addtolength{\titleNoSpacing}{-1\idWidth}
\addtolength{\titleNoSpacing}{-1\題目幅}
\setlength{\autherWidth}{\textwidth}
\addtolength{\autherWidth}{-1\所属インデント}

% 動的に決まる長さを計算
\setbox0 = \hbox{\和文所属}
\setlength{\affilWidthJ}{\wd0}
\setbox1 = \hbox{\英文所属,}
\setlength{\affilWidthE}{\wd1}
\addtolength{\affilWidthJ}{\最小所属氏名間隔}
\addtolength{\affilWidthE}{\最小所属氏名間隔}
\ifdim\affilWidthJ<\和文氏名インデント
\addtolength{\和文氏名インデント}{-1\wd0}
\else
\crAuthorJ = 1	% 所属が長いときは氏名の前で改行
\fi
\ifdim\affilWidthE<\英文氏名インデント
\addtolength{\英文氏名インデント}{-1\wd1}
\else
\crAuthorE = 1	% 所属が長いときは氏名の前で改行
\fi

%%%%% その他の設定
\renewcommand\refname{\vspace{-15mm}}		% 参考文献のタイトルは表示はしない

% ドキュメント開始、ヘッダ項目の表示
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\pagestyle{empty}
\setlength\parindent{0mm}
\vrule width 0mm height 6mm depth 5mm				% タイトルの高さをキープするためのダミー
\parbox{\idWidth}{\setlength\baselineskip{\ヘッダ行間隔}
{\hfil\small\tt\講演番号\hfil}}\hspace{\titleNoSpacing}%
\parbox{\題目幅}{{\large\bf\講演題目}}\par

\vspace{\ヘッダ項目間隔}\hspace*{\所属インデント}%
\parbox{\autherWidth}{\setlength\baselineskip{\ヘッダ行間隔}
{\和文所属}%
\ifnum\crAuthorJ = 0
\ifnum\和文氏名を右揃 = 0
\hspace{\和文氏名インデント}{\和文氏名}%
\else
\hfill{\和文氏名}%
\fi
\else
\ifnum\英文氏名を右揃 = 0
\\\hspace{\和文氏名インデント}{\和文氏名}%
\else
\\\hfill{\和文氏名}%
\fi
\fi
}\par

\vspace{\ヘッダ項目間隔}\hspace*{\所属インデント}%
\parbox{\autherWidth}{\setlength\baselineskip{\ヘッダ行間隔}{\英文題目}}\par

\vspace{\ヘッダ項目間隔}\hspace*{\所属インデント}%
\parbox{\autherWidth}{\setlength\baselineskip{\ヘッダ行間隔}
{\it\英文所属},%
\ifnum\crAuthorE = 0
\ifnum\英文氏名を右揃 = 0
\hspace{\英文氏名インデント}{\英文氏名}%
\else
\hfill{\英文氏名}%
\fi
\else
\ifnum\英文氏名を右揃 = 0
\\\hspace{\英文氏名インデント}{\英文氏名}%
\else
\\\hfill{\英文氏名}%
\fi
\fi
}\par

\setlength\parindent{1zw}\setlength\baselineskip{\本文行間隔}
\vspace*{\本文行間隔}

%%%%% 以下の部分に本文を入力してください %%%%%

このテンプレートは日本物理学会の講演概要集原稿に合わせて作成されています。この文書の編集上の注意点は \verb|KoenGaiyou.tex| 中のコメントを見てください。最低限入力すべき項目は以下の８項目です (本文以外は最初の方にまとめてあります)。
\begin{itemize}\setlength\itemsep{0pt}\small
\item \verb|\講演番号|: 学会から指定された講演番号。
\item \verb|\講演題目|: 和文の講演タイトル、長いときは適宜改行 ``\verb|\\|" を入れると見やすくなります。
\item \verb|\英文題目|: 英文タイトル。
\item \verb|\和文所属|: 学会指定の省略形式で書いてください。
\item \verb|\和文氏名|: 講演者および連名者名、所属が長いときは自動的に改行します。
\item \verb|\英文所属|: 英文所属、長くなりすぎないように省略した方が良いでしょう。
\item \verb|\英文氏名|: 英文氏名、所属が長いときは自動的に改行します。
\item 概要本文: 本文です。テンプレートの最後に入力します。
\end{itemize}

\begin{wrapfigure}{r}{7cm}
\includegraphics[width=7cm]{apparatus.eps}
\caption{これは図のキャプションです。}
\end{wrapfigure}
フォーマットを定義する数値は71$\sim$82行にありますが、ほとんどの数値は変更する必要はないと思いま。ただし、``\verb|\和文/英文氏名インデント|" の数値は適宜調整してください。また好みに応じて ``\verb|\和文/英文氏名を右揃|" の値を変更してください。
アブストラクト本文に関しては特に注意すべき点はありませんので、通常の\LaTeX 文書作成と同様に入力を行ってください。数式はもちろん、図やテーブルも通常通り使用できます。各所で配布されている様々なパッケージもおそらく大きな問題はなく動作するはずです。

概要集では空間が限られているので、図を挿入する場合には \verb|wrapfigure| 環境を使用すると図の周りに本文を回り込ませることができるので便利です。このパッケージの詳細はインターネットで検索して調べてください。簡単な用途ならここの例を参考にするだけで十分です。

文書の最後に \verb|\end{document}| を忘れないでください\cite{NakaharaH:2003.1,NakaharaH:2003.2}。なお、この参考文献はダミーです。また、テンプレートはサンプルの図のファイルや文献データベースがないと正しくコンパイルできませんのであしからず。

{\small\setlength\baselineskip{10pt}	% 参考文献は小さめの文字で行間を詰めてある
\bibliographystyle{jjap}				% ここでは BibTeX を使用しているが、手動で入力しても構いません
\bibliography{KouenGaiyou}
}
\end{document}
